pt-br	module.name
en	Users

pt-br	title
en	Users

pt-br	subtitle
en	Manage users of the current drive

pt-br	form.lotacao.unidade
en	Unity

pt-br	form.lotacao.perfil
en	Profile

pt-br	form.user.username
en	Username

pt-br	form.user.name
en	Name

pt-br	form.user.lastname
en	Lastname

pt-br	form.user.email
en	Email

pt-br	form.user.active
en	Active

pt-br	form.user.password
en	Ticket

pt-br	form.user.password_confirm
en	Password confirmation

pt-br	error.password_confirm
en	Password and password confirmation do not match.

pt-br	section.general.title
en	General

pt-br	section.general.subtitle
en	General user information

pt-br	section.lotation.title
en	Lotations

pt-br	section.lotation.subtitle
en	Capacity is used to define the user access profile in the units.

pt-br	label.unity
en	Unity

pt-br	label.role
en	Profile

pt-br	button.add
en	Add

pt-br	button.save
en	Save

pt-br	button.back
en	Back

pt-br	button.close
en	Close

pt-br	button.change
en	Edit

pt-br	button.new_user
en	new user

pt-br	button.change_password
en	Change password

pt-br	button.view_permissions
en	Show permissions

pt-br	button.remove
en	Remove

pt-br	label.lotation
en	Lotation

pt-br	label.name
en	Name

pt-br	label.description
en	Description

pt-br	label.permissions
en	Permissions

pt-br	label.status
en	Status

pt-br	label.enabled
en	Active

pt-br	label.disabled
en	Inactive

pt-br	label.search
en	Search

pt-br	label.username
en	Username

pt-br	label.change_password
en	Change password

pt-br	label.add_sucess

pt-br	error.no_lotation

pt-br	error.add_lotation_permission_denied

pt-br	error.remove_lotation_permission_denied

pt-br	error.permission_denied
en	Permission denied

pt-br	error.more_than_one_lotation