pt-br	module.name
es	Usuarios

pt-br	title
es	Usuarios

pt-br	subtitle
es	Administrar usuarios de la unidad actual

pt-br	form.lotacao.unidade
es	Unidad

pt-br	form.lotacao.perfil
es	Perfil

pt-br	form.user.username
es	Nombre de usuario

pt-br	form.user.name
es	Nombre

pt-br	form.user.lastname
es	Apellido

pt-br	form.user.email
es	Correo Electronico

pt-br	form.user.active
es	Activo

pt-br	form.user.password
es	Contraseña

pt-br	form.user.password_confirm
es	Confirmación de la contraseña

pt-br	error.password_confirm
es	La contraseña y la confirmación de la contraseña no coiciden.

pt-br	section.general.title
es	General

pt-br	section.general.subtitle
es	Datos básicos del usuario.

pt-br	section.lotation.title
es	Dotaciones

pt-br	section.lotation.subtitle
es	La asignación se utiliza para definir el perfil de acceso del usuario en las unidades.

pt-br	label.unity
es	Unidad

pt-br	label.role
es	Perfil

pt-br	button.add
es	Agregar

pt-br	button.save
es	Guardar

pt-br	button.back
es	Volver

pt-br	button.close
es	Fechar

pt-br	button.change
es	Modificar

pt-br	button.new_user
es	Nuevo usuario

pt-br	button.change_password
es	Modificar contraseña

pt-br	button.view_permissions
es	Ver permisos

pt-br	button.remove
es	Suprimir

pt-br	label.lotation
es	Dotación

pt-br	label.name
es	Nombre

pt-br	label.description
es	Descripción

pt-br	label.permissions
es	Perisos

pt-br	label.status
es	Situación

pt-br	label.enabled
es	Activo

pt-br	label.disabled
es	Inactivo

pt-br	label.search
es	Buscar

pt-br	label.username
es	Nombre de usuario

pt-br	label.change_password
es	Modificar contraseña

pt-br	label.add_sucess

pt-br	error.no_lotation

pt-br	error.add_lotation_permission_denied

pt-br	error.remove_lotation_permission_denied

pt-br	error.permission_denied
es	Permiso denegado

pt-br	error.more_than_one_lotation