pt-br	module.name
pt-br	Usuários

pt-br	title
pt-br	Usuários

pt-br	subtitle
pt-br	Gerencie os usuários da unidade atual

pt-br	form.lotacao.unidade
pt-br	Unidade

pt-br	form.lotacao.perfil
pt-br	Perfil

pt-br	form.user.username
pt-br	Nome de usuário

pt-br	form.user.name
pt-br	Nome

pt-br	form.user.lastname
pt-br	Sobrenome

pt-br	form.user.email
pt-br	E-mail

pt-br	form.user.active
pt-br	Ativo

pt-br	form.user.password
pt-br	Senha

pt-br	form.user.password_confirm
pt-br	Confirmação da senha

pt-br	error.password_confirm
pt-br	A senha e a confirmação da senha não conferem.

pt-br	section.general.title
pt-br	Geral

pt-br	section.general.subtitle
pt-br	Dados básico do usuário.

pt-br	section.lotation.title
pt-br	Lotações

pt-br	section.lotation.subtitle
pt-br	Lotação é utilizada para definir o perfil de acesso do usuário nas unidades.

pt-br	label.unity
pt-br	Unidade

pt-br	label.role
pt-br	Perfil

pt-br	button.add
pt-br	Adicionar

pt-br	button.save
pt-br	Salvar

pt-br	button.back
pt-br	Voltar

pt-br	button.close
pt-br	Fechar

pt-br	button.change
pt-br	Alterar

pt-br	button.new_user
pt-br	Novo usuário

pt-br	button.change_password
pt-br	Alterar senha

pt-br	button.view_permissions
pt-br	Visualizar permissões

pt-br	button.remove
pt-br	Remover

pt-br	label.lotation
pt-br	Lotação

pt-br	label.name
pt-br	Nome

pt-br	label.description
pt-br	Descrição

pt-br	label.permissions
pt-br	Permissões

pt-br	label.status
pt-br	Situação

pt-br	label.enabled
pt-br	Ativo

pt-br	label.disabled
pt-br	Inativo

pt-br	label.search
pt-br	Buscar

pt-br	label.username
pt-br	Nome de usuário

pt-br	label.change_password
pt-br	Alterar senha

pt-br	label.add_sucess
pt-br	Usuário adicionado com sucesso

pt-br	error.no_lotation
pt-br	Você precisar informar ao menos uma lotação

pt-br	error.add_lotation_permission_denied
pt-br	Você não tem permissão para adicionar uma lotação da unidade %unidade%

pt-br	error.remove_lotation_permission_denied
pt-br	Você não tem permissão para remover a lotação da unidade %unidade%

pt-br	error.permission_denied
pt-br	Permissão negada

pt-br	error.more_than_one_lotation
pt-br	Não pode ter mais de uma lotação por unidade